DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = coho22_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/08/01 08:37:28
END

LINELIST
    LL_ID    = 92
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Coronal hole temperature list - 20 winds, 32 pix
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.415
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.261
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 110
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg VII
        WAVELNTH = 317.506
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 142
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.751
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 174
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 549.943
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 317
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Al X
        WAVELNTH = 332.659
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 358
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 558.379
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 389
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.904
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 390
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.363
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 423
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 344.935
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 533
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.18
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 565
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 581
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 349.425
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 597
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 351.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 629
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 353.915
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 661
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.16
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 693
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.017
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 805
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 367.945
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 861
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.817
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.621
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 124
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines.  dex = (32,60) pixels <25902>
    W_WIDTH  = 32
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 92
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_41                            
        WIN_DEF  = (49,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_26                             
        WIN_DEF  = (94,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_7_317_51                             
        WIN_DEF  = (126,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Si_8_319_75                             
        WIN_DEF  = (158,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Al_11_549_94                            
        WIN_DEF  = (301,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Al_10_332_66                            
        WIN_DEF  = (342,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ca_10_558_38                            
        WIN_DEF  = (373,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_14_334_90                            
        WIN_DEF  = (374,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Ne_6_562_36                             
        WIN_DEF  = (407,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_9_344_93                             
        WIN_DEF  = (517,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Si_10_347_18                            
        WIN_DEF  = (549,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Si_11_580_90                            
        WIN_DEF  = (565,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_13_349_42                            
        WIN_DEF  = (581,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_14_351_67                            
        WIN_DEF  = (613,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_11_353_92                            
        WIN_DEF  = (645,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Si_10_356_16                            
        WIN_DEF  = (677,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Fe_12_364_02                            
        WIN_DEF  = (789,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_367_95                             
        WIN_DEF  = (845,542,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_82                            
        WIN_DEF  = (940,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_62                              
        WIN_DEF  = (981,422,32,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 14
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(30,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 14
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (120x120) arcsec, 50s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(92,124)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 92
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 124
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1644
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 210
    OBS_PROG = COHO22
    TITLE    = STUDY OF MAXIMUM TEMPERATURE IN CORONAL HOLE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 15
    TITLE_ID = 210
    STUDYVAR = 3
    SV_DESC  = VARIATION 1, 2X2 ARCMINS, 4X240 SLIT
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1644
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 14
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
