DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chrom_n9_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2001/10/01 14:03:26
END

LINELIST
    LL_ID    = 381
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Doyle line list
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 526
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (50,88) pixels <11251>
    W_WIDTH  = 50
    W_HEIGHT = 88
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 381
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (728,408,50,88)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (843,528,50,88)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (985,408,38,88)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 208
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(6,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 6
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 208
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (24x176) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(381,526)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 381
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 526
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 120
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 262
    TITLE_ID = 530
    OBS_PROG = CHROM_N9
    TITLE    = NEW STUDY FOR JOP 122
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 208
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 262
    TITLE_ID = 530
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VERSION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 120
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 208
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
