DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chrom_n1_16.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/05/10 09:49:48
END

LINELIST
    LL_ID    = 76
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Network 1
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.275
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He II (2)
        WAVELNTH = 303.78
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 809
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.085
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O  V
        WAVELNTH = 629.738
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 102
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines.  dex = (15,120) pixels <10520>
    W_WIDTH  = 15
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 76
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ca_10_557_79                            
        WIN_DEF  = (377,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_28                             
        WIN_DEF  = (603,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_2_303_78                             
        WIN_DEF  = (802,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_08                             
        WIN_DEF  = (856,512,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_74                              
        WIN_DEF  = (991,392,15,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 1
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(15,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 1
    RAS_VAR  = 12
    RV_DESC  = (30x240) arcsec, 12s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(76,102)
    EXPTIME  = 12
    LL_ID    = 76
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 102
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 234
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 5
    TITLE_ID = 178
    OBS_PROG = CHROM_N1
    TITLE    = CHROMOSPHERIC OSCILLATIONS 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 1
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 5
    TITLE_ID = 178
    STUDYVAR = 16
    SV_DESC  = 5 S, 250 EXPOSURES, 2 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 234
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 1
        RAS_VAR  = 12
        N_REPEAT_R = 1
