DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chms_19.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/02/13 17:30:10
END

LINELIST
    LL_ID    = 172
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Coronal Hole Spicule List
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.826
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 554.592
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 356
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.729
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 573
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.012
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 608.701
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 818
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 625.161
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 958
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 238
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {0}  dex = (40,42) pixels <15093>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 42
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 172
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (155,551,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_554_59                               
        WIN_DEF  = (336,431,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_10_347_73                            
        WIN_DEF  = (553,551,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (590,431,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Si_10_356_01                            
        WIN_DEF  = (671,551,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_608_70                               
        WIN_DEF  = (798,431,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (842,551,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_10_625_16                            
        WIN_DEF  = (938,431,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (977,431,40,42)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 8
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 8
    RAS_VAR  = 24
    RV_DESC  = (240x85) arcsec, 15s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(172,238)
    EXPTIME  = 15
    LL_ID    = 172
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 238
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1199
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 330
    OBS_PROG = CHMS
    TITLE    = CORONAL HOLE MSPICULES
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 8
    TITLE_ID = 330
    STUDYVAR = 19
    SV_DESC  = MACSPIC V1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1199
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 8
        RAS_VAR  = 24
        N_REPEAT_R = 1
