DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chmap_a_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/08/01 08:35:02
END

LINELIST
    LL_ID    = 90
    DETECTOR = G
    LL_DESC  = gi-ch-map-a
    N_LINES  = 21
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 402.429
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 209
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 2
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 275.864
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 469
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 278.081
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 523
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 171.771
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 609
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 173.75
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 667
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 175.424
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 716
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 705.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 770
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 8
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 430.643
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 785
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 9
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 178.163
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 797
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 181.358
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 890
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 189.347
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1125
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 305.244
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1185
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 313.375
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 14
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 316.146
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1451
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 465.554
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1499
        WAVEBAND = 3
    LL_IND   = 16
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 318.179
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1501
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = 
        WAVELNTH = 320.766
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1564
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 18
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 761.904
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1684
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 19
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 766.634
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1760
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 20
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 771.365
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1837
        WAVEBAND = 4
    LL_IND   = 21
        LINENAME = New GIS line
        WAVELNTH = 779.712
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1971
        WAVEBAND = 4

DATAWIN
    DW_ID    = 123
    DETECTOR = G
    DW_DESC  = 21 lines.  dex = (11,1) pixels <77082>
    W_WIDTH  = 11
    W_HEIGHT = 1
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 90
    N_WINS   = 21
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_402_4                                
        WIN_DEF  = (5929,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_275_9                                
        WIN_DEF  = (3621,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_278_1                                
        WIN_DEF  = (3567,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_171_8                                
        WIN_DEF  = (1433,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_173_7                                
        WIN_DEF  = (1375,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_175_4                                
        WIN_DEF  = (1326,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_705_3                                
        WIN_DEF  = (7416,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = WW_430_6                                
        WIN_DEF  = (5353,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = WW_178_2                                
        WIN_DEF  = (1245,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = WW_181_4                                
        WIN_DEF  = (1152,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = WW_189_3                                
        WIN_DEF  = (917,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = WW_305_2                                
        WIN_DEF  = (2905,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = WW_313_4                                
        WIN_DEF  = (2706,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = WW_316_1                                
        WIN_DEF  = (2639,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = WW_465_6                                
        WIN_DEF  = (4639,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = WW_318_2                                
        WIN_DEF  = (2589,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = WW_320_8                                
        WIN_DEF  = (2526,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = WW_761_9                                
        WIN_DEF  = (6502,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = WW_766_6                                
        WIN_DEF  = (6426,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = WW_771_4                                
        WIN_DEF  = (6349,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = WW_779_7                                
        WIN_DEF  = (6215,0,11,1)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 57
    DETECTOR = G
    RAS_DESC = Area(240x4),slit(4x4),Posns(60,1)@(4,0) steps
    SLIT_NUM = 2
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 57
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (240x4) arcsec, 1.7s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(90,123)
    EXPTIME  = 1.7
    LL_ID    = 90
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 123
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 0
    TEL_RATE = M
    DURATION = 173
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 125
    TITLE_ID = 207
    OBS_PROG = CHMAP_A
    TITLE    = POLAR CORONAL HOLE MAPPING - PART A
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 57
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 125
    TITLE_ID = 207
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 2ND VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 173
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 57
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
