DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/caf/chjet__1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/01/24 14:48:41
END

LINELIST
    LL_ID    = 144
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CORONAL HOLE LIMB 2
    N_LINES  = 19
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 515.841
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 23
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 319.964
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 177
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.035
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.072
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 535
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 347.287
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 567
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.908
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 581
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 352.662
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 643
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 355.837
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 689
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 827
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 198
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  19 lines. {0}  dex = (17,113) pixels <25388>
    W_WIDTH  = 17
    W_HEIGHT = 113
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 144
    N_WINS   = 23
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_12_515_84                            
        WIN_DEF  = (15,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (57,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_10_319_96                            
        WIN_DEF  = (169,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_537_03                             
        WIN_DEF  = (198,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (347,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (372,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (418,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_10_345_07                            
        WIN_DEF  = (527,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_10_347_29                            
        WIN_DEF  = (559,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Si_11_580_91                            
        WIN_DEF  = (573,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (602,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_11_352_66                            
        WIN_DEF  = (635,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_11_355_84                            
        WIN_DEF  = (681,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (732,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (803,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Mg_10_609_79                            
        WIN_DEF  = (819,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (854,516,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (948,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (989,396,17,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 121
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(4,-)@(24,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 24
    YSTEP    = 0
    NX       = 4
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 121
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (76x227) arcsec, 49s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(144,198)
    EXPTIME  = 49
    LL_ID    = 144
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 198
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 261
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 147
    TITLE_ID = 249
    OBS_PROG = CHJET_3
    TITLE    = CORONAL HOLE JET / LIMB STUDY #3
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 121
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 147
    TITLE_ID = 249
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION 2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 261
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 121
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 25
