DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chjet_2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/01/13 15:56:43
END

LINELIST
    LL_ID    = 141
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CORONAL HOLE LIMB 1
    N_LINES  = 17
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 515.841
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 23
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 319.964
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 177
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.035
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 426
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 345.072
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 535
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe X
        WAVELNTH = 347.287
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 567
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 352.662
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 643
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 355.837
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 689
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 827
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 17
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 192
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  17 lines. {138}  dex = (21,113) pixels <23740>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 113
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 141
    N_WINS   = 21
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_12_515_84                            
        WIN_DEF  = (13,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_10_319_96                            
        WIN_DEF  = (167,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = He_1_537_03                             
        WIN_DEF  = (196,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (345,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (370,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (416,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Fe_10_345_07                            
        WIN_DEF  = (525,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_10_347_29                            
        WIN_DEF  = (557,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (600,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_11_352_66                            
        WIN_DEF  = (633,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_11_355_84                            
        WIN_DEF  = (679,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (730,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Mg_10_609_79                            
        WIN_DEF  = (817,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (852,516,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (946,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (987,396,21,113)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 118
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(4,-)@(8,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 8
    YSTEP    = 0
    NX       = 4
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 118
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (28x227) arcsec, 49s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(141,192)
    EXPTIME  = 49
    LL_ID    = 141
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 192
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 266
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 163
    TITLE_ID = 277
    OBS_PROG = CHJET_2
    TITLE    = CORONAL HOLE JET / LIMB STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 118
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 163
    TITLE_ID = 277
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 266
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 118
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 25
