DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/caf/chjet_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/01/24 13:58:49
END

LINELIST
    LL_ID    = 143
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CORONAL HOLE MOVIE SELECTION I
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 65
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 537.035
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 206
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si XI
        WAVELNTH = 580.908
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 581
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 355.999
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 197
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {143}  dex = (46,120) pixels <15090>
    W_WIDTH  = 46
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 143
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (42,392,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_537_03                             
        WIN_DEF  = (183,392,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_11_580_91                            
        WIN_DEF  = (558,392,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (587,392,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_8_356_00                             
        WIN_DEF  = (668,512,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (788,512,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (839,512,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (933,392,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (974,392,46,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 113
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(110,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 110
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 113
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(143,197)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 143
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 197
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7181
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 140
    TITLE_ID = 240
    OBS_PROG = CHJET
    TITLE    = CORONAL HOLE JET STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 113
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 140
    TITLE_ID = 240
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VARIATION 2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7181
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 113
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1




