DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = chjet_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/01/13 15:56:55
END

LINELIST
    LL_ID    = 142
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CORONAL HOLE MOVIE SELECTION
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I 584
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX 368
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 193
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (139,120) pixels <8427>
    W_WIDTH  = 139
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 142
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (541,392,139,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (793,512,139,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (887,392,136,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 119
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(110,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 110
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 119
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 60s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(142,193)
    EXPTIME  = 60
    LL_ID    = 142
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 193
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7181
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 164
    TITLE_ID = 278
    OBS_PROG = CHJET
    TITLE    = CORONAL HOLE JET STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 119
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 164
    TITLE_ID = 278
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION 1, 110 RASTERS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7181
    ZONE_ID  = 3
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 119
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
