DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bpias_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/12/24 10:47:36
END

LINELIST
    LL_ID    = 69
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Bright Points 1
    N_LINES  = 19
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.649
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 67
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 315.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 107
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 175
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 320.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 189
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327.02
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 278
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.17
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.51
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 598
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.392
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 10
        LINENAME = Fe XI
        WAVELNTH = 352.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 643
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 591.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 674
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356.04
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = o III
        WAVELNTH = 599.507
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 15
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 19
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.738
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 189
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  19 lines. {69}  dex = (21,50) pixels <25471>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 50
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 69
    N_WINS   = 23
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_65                            
        WIN_DEF  = (55,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_8_315_02                             
        WIN_DEF  = (96,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_8_319_83                             
        WIN_DEF  = (165,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_13_320_80                            
        WIN_DEF  = (179,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_15_327_02                            
        WIN_DEF  = (268,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (370,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (417,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_9_349_51                             
        WIN_DEF  = (589,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = He_1_584_39                             
        WIN_DEF  = (601,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Fe_11_352_67                            
        WIN_DEF  = (634,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (650,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_19_591_80                            
        WIN_DEF  = (664,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Si_10_356_04                            
        WIN_DEF  = (681,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = O_3_599_51                              
        WIN_DEF  = (730,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (748,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (852,547,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (946,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = O_5_629_74                              
        WIN_DEF  = (987,427,21,50)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 117
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(50,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 50
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 117
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (100x100) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(69,189)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 69
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 189
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1698
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 161
    TITLE_ID = 275
    OBS_PROG = BPIAS
    TITLE    = BRIGHT POINTS - JOP 38
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 117
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 161
    TITLE_ID = 275
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 30 S, 19 LINES
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1698
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 117
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
