DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /eofcs/data/plan/database/export/bp_w_4_5.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2007/03/30 10:48:11
END

LINELIST
    LL_ID    = 489
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Mg VI, S VII (shifted by -48 pixels)
    N_LINES  = 2
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg VI
        WAVELNTH = 349.137
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 599
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = S VII
        WAVELNTH = 602.734
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 780
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 631
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   2 lines. {0}  dex = (488,60) pixels <7622>
    W_WIDTH  = 488
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 489
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_6_349_14                             
        WIN_DEF  = (355,542,488,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = S_7_602_73                              
        WIN_DEF  = (536,422,487,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 131
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(7,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 7
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 131
    RAS_VAR  = 5
    RV_DESC  = (28x120) arcsec, 65s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(489,631)
    EXPTIME  = 65
    LL_ID    = 489
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 631
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 528
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 162
    TITLE_ID = 670
    OBS_PROG = BP_W_4
    TITLE    = WIDE SLIT BRIGHT POINT OSCILLATION - STUDY 4
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 131
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 162
    TITLE_ID = 670
    STUDYVAR = 5
    SV_DESC  = VARIATION - #2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 528
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 131
        RAS_VAR  = 5
        N_REPEAT_R = 1
