DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bp_w_3_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/09/27 14:19:01
END

LINELIST
    LL_ID    = 392
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fast movie, 4 lines,  OV  + Mg IX + HeI + OIII
    N_LINES  = 4
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 545
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   4 lines. {0}  dex = (80,80) pixels <14890>
    W_WIDTH  = 80
    W_HEIGHT = 80
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 392
    N_WINS   = 8
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (583,412,80,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (713,412,80,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (828,532,80,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (970,412,53,80)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 220
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(25,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 25
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 220
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x160) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(392,545)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 392
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 545
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 900
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 274
    TITLE_ID = 558
    OBS_PROG = BP_W_3
    TITLE    = WIDE SLIT BRIGHT POINT OSCILLATION - STUDY 3
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 220
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 274
    TITLE_ID = 558
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION - #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 900
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 220
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
