DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bp_w_2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/09/27 14:18:42
END

LINELIST
    LL_ID    = 391
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Bright point osc - 2 broad windows
    N_LINES  = 2
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg V
        WAVELNTH = 353.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 658
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 544
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   2 lines. {0}  dex = (550,60) pixels <7654>
    W_WIDTH  = 550
    W_HEIGHT = 60
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 391
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_5_353_30                             
        WIN_DEF  = (383,542,550,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (478,422,545,60)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 219
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(10,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 10
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 219
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (4x120) arcsec, 81s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(391,544)
    EXPTIME  = 81
    LL_ID    = 391
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 544
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 930
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 273
    TITLE_ID = 557
    OBS_PROG = BP_W_2
    TITLE    = WIDE SLIT BRIGHT POINT OSCILLATION - STUDY 2
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 219
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 273
    TITLE_ID = 557
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VARIATION - #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 930
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 219
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
