DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bp_w_1_23.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2003/06/03 12:58:58
END

LINELIST
    LL_ID    = 443
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = OV/MgX pairing
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 868
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = OV/MgX
        WAVELNTH = 627.037
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 987
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 574
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (80,120) pixels <11108>
    W_WIDTH  = 80
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 443
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (583,392,80,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (828,512,80,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_627_04                               
        WIN_DEF  = (947,392,76,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 13
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 13
    RAS_VAR  = 25
    RV_DESC  = (60x240) arcsec, 35s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(443,574)
    EXPTIME  = 35
    LL_ID    = 443
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 574
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 635
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 13
    TITLE_ID = 550
    OBS_PROG = BP_W_1
    TITLE    = WIDE SLIT BRIGHT POINT OSCILLATION - STUDY 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 13
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 13
    TITLE_ID = 550
    STUDYVAR = 23
    SV_DESC  = VARIATION - #2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 635
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 13
        RAS_VAR  = 25
        N_REPEAT_R = 1
