DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bp_osc_1_19.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/02/19 15:55:26
END

LINELIST
    LL_ID    = 210
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fast movie, 2 lines,  OV  + Mg IX
    N_LINES  = 2
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 528
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   2 lines. {0}  dex = (80,120) pixels <8181>
    W_WIDTH  = 80
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 210
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (828,512,80,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (970,392,53,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 34
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 34
    RAS_VAR  = 22
    RV_DESC  = (60x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(210,528)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 210
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 528
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 787
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 536
    OBS_PROG = BP_OSC_1
    TITLE    = BRIGHT POINT OSCILLATION - STUDY 1
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 42
    TITLE_ID = 536
    STUDYVAR = 19
    SV_DESC  = VARIATION - 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 787
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 34
        RAS_VAR  = 22
        N_REPEAT_R = 1
