DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bound_y_8.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/07/04 08:17:54
END

LINELIST
    LL_ID    = 89
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = New Boundary List
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.47
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 120
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines.  dex = (21,30) pixels <10218>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 30
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 89
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (417,437,21,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,437,21,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (731,437,21,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (801,557,21,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,557,21,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 6
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 6
    RAS_VAR  = 16
    RV_DESC  = (60x60) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(89,120)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 89
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 120
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 700
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 9
    TITLE_ID = 199
    OBS_PROG = BOUND_Y
    TITLE    = CORONAL HOLE MOVIE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 6
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 9
    TITLE_ID = 199
    STUDYVAR = 8
    SV_DESC  = SECOND VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 700
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 6
        RAS_VAR  = 16
        N_REPEAT_R = 1
