DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = bound_v2_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/03/29 15:01:27
END

LINELIST
    LL_ID    = 67
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CH Boundary List
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.67
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 67
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 341.95
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 490
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Si IX
        WAVELNTH = 349.87
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 603
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.76
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 759
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 863
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.73
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 87
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines.  dex = (21,120) pixels <12667>
    W_WIDTH  = 21
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 67
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_67                            
        WIN_DEF  = (57,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_9_341_95                             
        WIN_DEF  = (480,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Si_9_349_87                             
        WIN_DEF  = (593,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (600,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (853,512,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (988,392,21,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 9
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(15,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 15
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 9
    RAS_VAR  = 4
    RV_DESC  = (60x240) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(67,87)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 67
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 87
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 374
    USABLE   = Y

LINELIST
    LL_ID    = 6
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = coronal hole selection 3
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = HE  1  584.3
        WAVELNTH = 584.33
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 608
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = MG  9  368.0
        WAVELNTH = 368.06
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 864
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O   3  599.5
        WAVELNTH = 599.59
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 738
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = NE  6  562.8
        WAVELNTH = 562.83
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 424
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = FE 13  320.8
        WAVELNTH = 320.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 211
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = FE 16  335.4
        WAVELNTH = 335.4
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 413
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 88
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = 6 lines.  dex = (11,30) pixels <6425>
    W_WIDTH  = 11
    W_HEIGHT = 30
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 6
    N_WINS   = 6
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (605,437,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Mg_9_368_06                             
        WIN_DEF  = (858,557,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_59                              
        WIN_DEF  = (736,437,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_6_562_83                             
        WIN_DEF  = (422,437,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_13_320_80                            
        WIN_DEF  = (184,557,11,30)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_16_335_40                            
        WIN_DEF  = (392,557,11,30)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 6
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(30,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 30
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 6
    RAS_VAR  = 12
    RV_DESC  = (60x60) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(6,88)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 6
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 88
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 668
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 93
    TITLE_ID = 148
    OBS_PROG = BOUND_V2
    TITLE    = MODIFIED CORONAL HOLE BOUNDARY STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 7
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 6
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 9
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 93
    TITLE_ID = 148
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = 2ND VARIATION
    N_RASTERS0 = 25
    DURATION0 = 15230
    DURATION1 = 374
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 7
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 2
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 3
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 4
        RAS_ID   = 6
        RAS_VAR  = 12
        N_REPEAT_R = 20
    RAS_IND   = 5
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 6
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
    RAS_IND   = 7
        RAS_ID   = 9
        RAS_VAR  = 4
        N_REPEAT_R = 1
