DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = blink_te_15.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/08/14 13:41:07
END

LINELIST
    LL_ID    = 348
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = blnker temperature
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 368
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.765
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 396
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.803
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 623
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 753
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.761
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 764
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = He II
        WAVELNTH = 607.56
        GR_ORDER = 2
        CEN_PIX  = 821
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 969
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1010
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 487
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {0}  dex = (30,62) pixels <38461>
    W_WIDTH  = 30
    W_HEIGHT = 62
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 348
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (353,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Ca_10_557_77                            
        WIN_DEF  = (381,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (424,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (608,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (738,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_16_360_76                            
        WIN_DEF  = (749,541,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = He_2_607_56                             
        WIN_DEF  = (0,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (954,421,30,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (995,421,28,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 71
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(10,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 10
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 71
    RAS_VAR  = 25
    RV_DESC  = (40x124) arcsec, 20s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(348,487)
    EXPTIME  = 20
    LL_ID    = 348
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 487
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 260
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 104
    TITLE_ID = 484
    OBS_PROG = BLINK_TE
    TITLE    = BLINKER STUDY (TEMPERATURE)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 71
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 104
    TITLE_ID = 484
    STUDYVAR = 15
    SV_DESC  = TEMPERATURE VERSION
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 260
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 71
        RAS_VAR  = 25
        N_REPEAT_R = 1
