DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = blink_hp_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/12/02 15:09:32
END

LINELIST
    LL_ID    = 225
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Blinker List
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.513
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 355
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.597
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 740
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.07
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.941
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 997
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 547
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {225}  dex = (27,62) pixels <25292>
    W_WIDTH  = 27
    W_HEIGHT = 62
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 225
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = O_4_554_51                              
        WIN_DEF  = (355,421,27,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (610,421,27,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (740,421,27,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_9_368_07                             
        WIN_DEF  = (855,541,27,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_624_94                            
        WIN_DEF  = (956,421,27,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (997,421,26,62)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 216
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(12,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 12
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 216
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (48x124) arcsec, 10s <QUIET>  Comp. 2 IDs-(225,547)
    EXPTIME  = 10
    LL_ID    = 225
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 547
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 182
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 270
    TITLE_ID = 561
    OBS_PROG = BLINK_HP
    TITLE    = BLINKER STUDY (H PETER)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 216
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 270
    TITLE_ID = 561
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VAR. #1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 182
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 216
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
