DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /data/stardisk/cc443/cds/blink_fa_14.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2006/11/29 16:12:38
END

LINELIST
    LL_ID    = 487
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = AR TR OV NeVI/VII
    N_LINES  = 3
    LL_IND   = 1
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 521.155
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 82
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.223
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 434
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.27
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1006
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 627
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   3 lines. {0}  dex = (40,90) pixels <9592>
    W_WIDTH  = 40
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 487
    N_WINS   = 7
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_521_16                               
        WIN_DEF  = (62,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_562_22                               
        WIN_DEF  = (414,407,40,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_629_27                               
        WIN_DEF  = (986,407,37,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 14
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 8s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(487,627)
    EXPTIME  = 8
    LL_ID    = 487
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 627
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 589
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 667
    OBS_PROG = BLINK_FA
    TITLE    = AR FAST BLINKER STUDY (PREP. FOR COLLABORATION WITH EIS)
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 667
    STUDYVAR = 14
    SV_DESC  = Variation 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 589
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 14
        N_REPEAT_R = 1
