DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = az_ddep2_48.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/29 11:15:32
END

LINELIST
    LL_ID    = 305
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = large window to cover Si diagnostics
    N_LINES  = 1
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 350
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 433
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   1 lines. {0}  dex = (650,120) pixels <5704>
    W_WIDTH  = 650
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 305
    N_WINS   = 5
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_350_00                               
        WIN_DEF  = (286,512,650,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 51
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 100s <CORONA>  Comp. 2 IDs-(305,433)
    EXPTIME  = 100
    LL_ID    = 305
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 433
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 6950
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 421
    OBS_PROG = AZ_DDEP2
    TITLE    = AZIMUTHAL DENSITY DEPENDANCE - OUTER
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 421
    STUDYVAR = 48
    SV_DESC  = AZIMUTHAL DENSITY DEPENDENCE - RASTER 2
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 6950
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 51
        N_REPEAT_R = 1
