DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = az_ddep1_49.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1999/04/29 11:15:40
END

LINELIST
    LL_ID    = 305
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = large window to cover Si diagnostics
    N_LINES  = 1
    LL_IND   = 1
        LINENAME = New VDS line
        WAVELNTH = 350
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 434
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   1 lines. {305}  dex = (500,120) pixels <5629>
    W_WIDTH  = 500
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 305
    N_WINS   = 5
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_350_00                               
        WIN_DEF  = (361,512,500,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 52
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 80s <CORONA>  Comp. 2 IDs-(305,434)
    EXPTIME  = 80
    LL_ID    = 305
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 434
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 5600
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 422
    OBS_PROG = AZ_DDEP1
    TITLE    = AZIMUTHAL DENSITY DEPENDANCE - INNER
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 422
    STUDYVAR = 49
    SV_DESC  = AZIMUTHAL DENSITY DEPENDENCE - RASTER 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 5600
    ZONE_ID  = 1
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 52
        N_REPEAT_R = 1
