DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = arteno_2.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/07/22 08:44:35
END

LINELIST
    LL_ID    = 221
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fe XIV (353/334), Fe XV (327), Fe XIII (348), Ne V (359/572), Fe
    N_LINES  = 9
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Fe XV
        WAVELNTH = 327.94
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 278
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 338.278
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 439
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.098
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 506
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.183
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 580
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 359.382
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 742
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.467
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.732
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 995
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 321
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   9 lines. {0}  dex = (31,120) pixels <15131>
    W_WIDTH  = 31
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 221
    N_WINS   = 13
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Fe_15_327_94                            
        WIN_DEF  = (276,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (365,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_12_338_28                            
        WIN_DEF  = (424,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Ne_5_572_10                             
        WIN_DEF  = (491,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Fe_13_348_18                            
        WIN_DEF  = (565,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (645,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_5_359_38                             
        WIN_DEF  = (724,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Fe_12_364_47                            
        WIN_DEF  = (796,512,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = O_5_629_73                              
        WIN_DEF  = (982,392,31,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 117
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(50,-)@(2,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 2
    YSTEP    = 0
    NX       = 50
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 117
    RAS_VAR  = 2
    RV_DESC  = (100x240) arcsec, 50s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(221,321)
    EXPTIME  = 50
    LL_ID    = 221
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 321
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2890
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 161
    TITLE_ID = 395
    OBS_PROG = ARTENO
    TITLE    = TEMPERATURE DISGNOSTICS AROUND FEXIV TEMPERATURE.
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 117
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 161
    TITLE_ID = 395
    STUDYVAR = 2
    SV_DESC  = VARIATION #1 - FE TEMPS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2890
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 117
        RAS_VAR  = 2
        N_REPEAT_R = 1
