DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /disk2/master/work/ardens_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1997/01/30 09:40:36
END

LINELIST
    LL_ID    = 147
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = O iv, Fe xiv, Mg viii, He i
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Mg VIII
        WAVELNTH = 313.754
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 88
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.076
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 357
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = bgd
        WAVELNTH = 555
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 370
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.172
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 380
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.327
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 610
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.831
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 625.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 956
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 202
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (19,70) pixels <11387>
    W_WIDTH  = 19
    W_HEIGHT = 70
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 147
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Mg_8_313_75                             
        WIN_DEF  = (79,537,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_08                              
        WIN_DEF  = (343,417,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_555_00                               
        WIN_DEF  = (350,417,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_14_334_17                            
        WIN_DEF  = (371,537,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = He_1_584_33                             
        WIN_DEF  = (601,417,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Fe_14_353_83                            
        WIN_DEF  = (651,537,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = O_4_625_80                              
        WIN_DEF  = (954,417,19,70)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 77
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Area(80x240),slit(4x240),Posns(20,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 20
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 77
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (80x140) arcsec, 12s <ACTIVE>  Comp. 2 IDs-(147,202)
    EXPTIME  = 12
    LL_ID    = 147
    COMP_ID  = 2
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 202
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 326
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 97
    TITLE_ID = 251
    OBS_PROG = ARDENS
    TITLE    = ACTIVE REGION DENITY STUDY
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 77
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 97
    TITLE_ID = 251
    STUDYVAR = 3
    SV_DESC  = VARIATION 1
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 326
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 77
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
