DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /local/italia/gd232/arcont_1_86.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2000/09/25 10:44:48
END

LINELIST
    LL_ID    = 379
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = AR fast diagnostics
    N_LINES  = 6
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII_He I
        WAVELNTH = 521.272
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 83
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = O IV
        WAVELNTH = 554.395
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 367
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Ca X_Ne VI
        WAVELNTH = 558.484
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 402
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.769
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 695
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Mg X_O IV
        WAVELNTH = 625.039
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 970
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.153
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1005
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 491
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   6 lines. {0}  dex = (35,120) pixels <22744>
    W_WIDTH  = 35
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 379
    N_WINS   = 10
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_521_27                            
        WIN_DEF  = (66,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = O_4_554_40                              
        WIN_DEF  = (350,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Ca_10_558_48                            
        WIN_DEF  = (385,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_19_592_77                            
        WIN_DEF  = (678,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Mg_10_625_04                            
        WIN_DEF  = (953,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = O_5_629_15                              
        WIN_DEF  = (988,392,35,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 94
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 18s <ACTIVE>  Comp. (8,2) IDs-(379,491)
    EXPTIME  = 18
    LL_ID    = 379
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 491
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 1480
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 501
    OBS_PROG = ARCONT_1
    TITLE    = CONTEXT RASTER FOR  AR
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 501
    STUDYVAR = 86
    SV_DESC  = VARIATION 1 4'X4' AREA, 18S EXP, BINNING IN Y
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 1480
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 94
        N_REPEAT_R = 1
