DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = /home/ccdjar/jar24/ar_movie_1.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2005/07/28 09:37:58
END

LINELIST
    LL_ID    = 472
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = Fe XIX, Si XII, O V, Al XI, Mg X
    N_LINES  = 5
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.665
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 78
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Al XI
        WAVELNTH = 550.031
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 330
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.652
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 694
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 609.793
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 840
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 5
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.505
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 1008
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 610
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   5 lines. {0}  dex = (50,120) pixels <17781>
    W_WIDTH  = 50
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 472
    N_WINS   = 9
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_66                            
        WIN_DEF  = (53,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Al_11_550_03                            
        WIN_DEF  = (305,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_19_592_65                            
        WIN_DEF  = (669,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Mg_10_609_79                            
        WIN_DEF  = (815,392,50,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = O_5_629_51                              
        WIN_DEF  = (983,392,40,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 249
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(90x240),Posns(150,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 6
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 150
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 249
    RAS_VAR  = 1
    RV_DESC  = (90x240) arcsec, 45s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(472,610)
    EXPTIME  = 45
    LL_ID    = 472
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 610
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 7703
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 308
    TITLE_ID = 639
    OBS_PROG = AR_MOVIE
    TITLE    = OFF-LIMB ACTIVE REGION MOVIE
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 249
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 308
    TITLE_ID = 639
    STUDYVAR = 1
    SV_DESC  = VAR1: 90X240SLIT,45S,5 LINES,BINX2,150 REPEATS
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 7703
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 249
        RAS_VAR  = 1
        N_REPEAT_R = 1
