DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ar_mon_39.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1998/04/16 10:07:34
END

LINELIST
    LL_ID    = 241
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = CDS/TRACE AR monitor; 20 winds, 25 pix, general
    N_LINES  = 20
    LL_IND   = 1
        LINENAME = Si XII
        WAVELNTH = 520.7
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 66
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 2
        LINENAME = Si VIII
        WAVELNTH = 319.674
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 173
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 321.422
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 198
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 334.093
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 379
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = Ca X
        WAVELNTH = 557.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 384
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 6
        LINENAME = Ne VI
        WAVELNTH = 562.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 427
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 7
        LINENAME = Ne V
        WAVELNTH = 572.179
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 507
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 8
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 347.148
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 565
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 9
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 348.906
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 590
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 10
        LINENAME = He I
        WAVELNTH = 584.3
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 611
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 11
        LINENAME = Fe XIV
        WAVELNTH = 353.8
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 660
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 12
        LINENAME = Fe XIX
        WAVELNTH = 592.2
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 678
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 13
        LINENAME = Si X
        WAVELNTH = 356
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 691
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 14
        LINENAME = Fe XIII
        WAVELNTH = 359.112
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 735
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 15
        LINENAME = O III
        WAVELNTH = 599.6
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 741
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 16
        LINENAME = Fe XVI
        WAVELNTH = 360.873
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 760
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 17
        LINENAME = Fe XII
        WAVELNTH = 364.5
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 811
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 18
        LINENAME = Mg IX
        WAVELNTH = 368.1
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 862
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 19
        LINENAME = Mg X
        WAVELNTH = 624.9
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 957
        WAVEBAND = 2
    LL_IND   = 20
        LINENAME = O V
        WAVELNTH = 629.75
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 998
        WAVEBAND = 2

DATAWIN
    DW_ID    = 323
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,  20 lines. {0}  dex = (25,120) pixels <27749>
    W_WIDTH  = 25
    W_HEIGHT = 120
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 241
    N_WINS   = 24
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = Si_12_520_70                            
        WIN_DEF  = (54,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = Si_8_319_67                             
        WIN_DEF  = (161,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = Fe_13_321_42                            
        WIN_DEF  = (186,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = Fe_14_334_09                            
        WIN_DEF  = (367,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = Ca_10_557_80                            
        WIN_DEF  = (372,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = Ne_6_562_80                             
        WIN_DEF  = (415,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = Ne_5_572_18                             
        WIN_DEF  = (495,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Si_10_347_15                            
        WIN_DEF  = (553,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Fe_13_348_91                            
        WIN_DEF  = (578,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = He_1_584_30                             
        WIN_DEF  = (599,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Fe_14_353_80                            
        WIN_DEF  = (648,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 12
        WIN_NAME = Fe_19_592_20                            
        WIN_DEF  = (666,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 13
        WIN_NAME = Si_10_356_00                            
        WIN_DEF  = (679,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 14
        WIN_NAME = Fe_13_359_11                            
        WIN_DEF  = (723,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 15
        WIN_NAME = O_3_599_60                              
        WIN_DEF  = (729,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 16
        WIN_NAME = Fe_16_360_87                            
        WIN_DEF  = (748,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 17
        WIN_NAME = Fe_12_364_50                            
        WIN_DEF  = (799,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 18
        WIN_NAME = Mg_9_368_10                             
        WIN_DEF  = (850,512,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 19
        WIN_NAME = Mg_10_624_90                            
        WIN_DEF  = (945,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 20
        WIN_NAME = O_5_629_75                              
        WIN_DEF  = (986,392,25,120)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 21
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 22
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 23
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 24
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 11
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(60,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 60
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 11
    RAS_VAR  = 42
    RV_DESC  = (240x240) arcsec, 47s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(241,323)
    EXPTIME  = 47
    LL_ID    = 241
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 323
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 3700
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 368
    OBS_PROG = AR_MON
    TITLE    = ACTIVE REGION MONITOR
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 11
    TITLE_ID = 368
    STUDYVAR = 39
    SV_DESC  = 60 EXPS, 4X240, 2XY BIN, 20 WINDS, 25 PIX
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 3700
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 11
        RAS_VAR  = 42
        N_REPEAT_R = 1
