DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = ar3w_12.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 2002/09/20 13:10:01
END

LINELIST
    LL_ID    = 390
    DETECTOR = N
    LL_DESC  = NIS1 7 wide windows
    N_LINES  = 7
    LL_IND   = 1
        LINENAME = w3
        WAVELNTH = 325.479
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 262
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 2
        LINENAME = w4
        WAVELNTH = 332.621
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 364
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 3
        LINENAME = w5
        WAVELNTH = 339.774
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 466
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 4
        LINENAME = w6
        WAVELNTH = 346.938
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 568
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 5
        LINENAME = w7
        WAVELNTH = 354.112
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 670
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 6
        LINENAME = w8
        WAVELNTH = 361.296
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 772
        WAVEBAND = 1
    LL_IND   = 7
        LINENAME = w9
        WAVELNTH = 368.491
        GR_ORDER = 1
        CEN_PIX  = 874
        WAVEBAND = 1

DATAWIN
    DW_ID    = 542
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = Background,   7 lines. {0}  dex = (107,90) pixels <26480>
    W_WIDTH  = 107
    W_HEIGHT = 90
    VDS_BACK = 1
    LL_ID    = 390
    N_WINS   = 11
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = WW_325_48                               
        WIN_DEF  = (209,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 2
        WIN_NAME = WW_332_62                               
        WIN_DEF  = (311,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 3
        WIN_NAME = WW_339_77                               
        WIN_DEF  = (413,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 4
        WIN_NAME = WW_346_94                               
        WIN_DEF  = (515,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 5
        WIN_NAME = WW_354_11                               
        WIN_DEF  = (617,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 6
        WIN_NAME = WW_361_30                               
        WIN_DEF  = (719,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 7
        WIN_NAME = WW_368_49                               
        WIN_DEF  = (821,527,107,90)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 8
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 9
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,20,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 10
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (20,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0
    DW_IND   = 11
        WIN_NAME = Background                              
        WIN_DEF  = (994,994,10,10)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 140
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(4x240),Posns(45,-)@(4,-) steps
    SLIT_NUM = 5
    XSTEP    = 4
    YSTEP    = 0
    NX       = 45
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 140
    RAS_VAR  = 13
    RV_DESC  = (180x180) arcsec, 55s <QUIET>  Comp. (8,2) IDs-(390,542)
    EXPTIME  = 55
    LL_ID    = 390
    COMP_ID  = 8
    COMP_OPT = 2
    DW_ID    = 542
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 2938
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 555
    OBS_PROG = AR3W
    TITLE    = TEMPERATURE AND DENSITY MAPS
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 173
    TITLE_ID = 555
    STUDYVAR = 12
    SV_DESC  = VERSION 1 OF AR3W
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 2938
    ZONE_ID  = 5
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 140
        RAS_VAR  = 13
        N_REPEAT_R = 1
