CORONAL DIAGNOSTIC SPECTROMETER

SoHO_{CDS SOFTWARE NOTE No. 20}

Version 2 January 1997

CDS QUICKLOOK SOFTWARE — USER MANUAL —

P. Brekke and S. V. H. Haugan Institute of Theoretical Astrophysics University of Oslo P.O.Box 1029, Blindern N-0315 Oslo, NORWAY

INSTITUTE OF THEORETICAL ASTROPHYSICS UNIVERSITY OF OSLO 1995

Contents

1 Introduction 3 1.1 About the Quicklook software : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3 1.2 About this manual : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 3

2 Setup, On-line help & useful routines 4 2.1 Setup : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4 2.2 On-line help & useful routines : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4

3 The CDS Instrument 6

4 CDS Data formats - data structure 9 4.1 Rasters : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9 4.2 Data format : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 9 4.3 Data structure in IDL : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 12 4.4 Specifying Individual Parts of a Raster : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 12

5 CDS Quicklook Software 13 5.1 How to get started : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 13 5.2 Reading selected line windows only : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 14 5.3 Running QL software from the Display Menu : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 15 5.3.1 General features : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 15 5.3.2 Color table manipulation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 16 5.3.3 Data display modes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 16 5.3.4 Auxiliary data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 17 5.3.5 Data processing : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 17 5.3.6 When the QL Software crashes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 17 5.4 Data display modes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18 5.4.1 Image + spectrum : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 18 5.4.2 All data, selected windows : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 20 5.4.3 Full detector view (NIS version) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 21 5.4.4 Full detector view (GIS version) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 22 5.5 Zooming and Profiling utilities : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24

5.5.1 Zoom utility : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24 5.5.2 Profile utility : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 24 5.6 Inspecting CDS data in command mode : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 25 5.7 Other useful stuff : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 31

6 Acknowledgments 31

A CDS Software Notes 33